Descripción de la sintaxis y parámetros del fichero de configuración

\begin{DoxyVerb}    A continuación se detalla el uso del fichero de configuración del servidor.
    <br><br>
\end{DoxyVerb}
 \hypertarget{conf_sintax}{}\section{Sintáxis}\label{conf_sintax}
La sintaxis es muy sencilla\-:

\begin{DoxyVerb}PARÁMETRO<WHITESPACE>=<WHITESPACE>VALOR \end{DoxyVerb}
 \begin{DoxyVerb}            donde <WHITESPACE> pueden ser espacios, tabulaciones o saltos de línea.
            <br>
\end{DoxyVerb}
 \hypertarget{conf_params}{}\section{Parámetros}\label{conf_params}
A continuación se detallan los posibles parámetros y qué valores aceptan. \par
 \hypertarget{conf_bind}{}\subsection{bind-\/ip}\label{conf_bind}
Contiene la dirección I\-P que será asigada al \hyperlink{class_socket}{Socket} del servidor, por tanto, la dirección donde escuchará conexiones. Acepta un string del tipo W.\-X.\-Y.\-Z donde W,X,Y,Z son números de 0 a 255. \hypertarget{conf_portnum}{}\subsection{port}\label{conf_portnum}
El puerto donde el servidor acepta conexiones. Acepta un número de 1 a 65535. \par
 \par
 \par
 \hypertarget{conf_examples-conf}{}\section{Ejemplos}\label{conf_examples-conf}
{\ttfamily  bind-\/ip = 127.\-0.\-0.\-1 \par
port = 3001 } 