\hypertarget{class_server}{\section{Referencia de la Clase Server}
\label{class_server}\index{Server@{Server}}
}


Clase de aplicación servidor.  




{\ttfamily \#include $<$server.\-h$>$}

\subsection*{Métodos públicos}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{class_server_ad5ec9462b520e59f7ea831e157ee5e59}{Server} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Constructor de la clase \hyperlink{class_server}{Server}. \end{DoxyCompactList}\item 
int \hyperlink{class_server_acf13ac1f7fc49f28c1b1fa76eab209ab}{get\-N\-Workers} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Getter del número de threads activos. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{class_server_a0090663c66f1f371f8b1aa87c5f49623}{set\-N\-Workers} (int n)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Setter del número de threads activos. \end{DoxyCompactList}\item 
list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ $\ast$ \hyperlink{class_server_aea36a7c64710f7d6e852a72a124b61bb}{get\-Started\-Threads} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Getter de la pila de threads activos. \end{DoxyCompactList}\item 
list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ $\ast$ \hyperlink{class_server_a266d431df0fc72ae28a9a865e4d0aa5d}{get\-Stopped\-Threads} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Getter de la pila de threads terminados. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{class_server_aef89851f83a9bbe4459c46b6c7906e1f}{start\-Server} (string i, int p)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Método de inicialización del servidor. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{class_server_a018bee9f1e342d9f349765187d89becd}{free\-R\-A\-M} (list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ $\ast$thread\-List)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Método para liberar memória de threads. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{class_server_a74769349252c1ad61717b156e42d61d3}{request\-Exit} ()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Método para terminar el servidor. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Atributos privados}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int \hyperlink{class_server_a690955b1e335072c061df67014a6e698}{n\-Workers}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Contador de threads. \end{DoxyCompactList}\item 
bool \hyperlink{class_server_aa9231b38adc787954a13f04372de8ed2}{shutdown\-Server}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Variable de apagado. \end{DoxyCompactList}\item 
int \hyperlink{class_server_ae10d91b60157ccfcc06cc463e8443007}{worker\-I\-D}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Contador de I\-D de thread. \end{DoxyCompactList}\item 
list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ \hyperlink{class_server_a36a18616b526f3053a1036641a62cb0a}{stopped\-Threads}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Pila de threads terminados. \end{DoxyCompactList}\item 
list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ \hyperlink{class_server_a40fdc13e227f651943e0aa3757824396}{started\-Threads}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Pila de threads empezados. \end{DoxyCompactList}\item 
\hyperlink{class_socket}{Socket} \hyperlink{class_server_af9e1a6848bdd627741b85e75777e3b45}{ss}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em \hyperlink{class_socket}{Socket} de comunicación. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Descripción detallada}
Clase de aplicación servidor. 

Esta clase define un objeto con los métodos y atributos necesarios para lanzar una aplicación servidor y atender las conexiones. Para realizar la comunicación con el cliente, usa un objeto de la clase \hyperlink{class_socket}{Socket} 

\subsection{Documentación del constructor y destructor}
\hypertarget{class_server_ad5ec9462b520e59f7ea831e157ee5e59}{\index{Server@{Server}!Server@{Server}}
\index{Server@{Server}!Server@{Server}}
\subsubsection[{Server}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Server\-::\-Server (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{class_server_ad5ec9462b520e59f7ea831e157ee5e59}


Constructor de la clase \hyperlink{class_server}{Server}. 

Incializa los argumentos inciales del servidor 

\subsection{Documentación de las funciones miembro}
\hypertarget{class_server_a018bee9f1e342d9f349765187d89becd}{\index{Server@{Server}!free\-R\-A\-M@{free\-R\-A\-M}}
\index{free\-R\-A\-M@{free\-R\-A\-M}!Server@{Server}}
\subsubsection[{free\-R\-A\-M}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void Server\-::free\-R\-A\-M (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{list$<$ pthread\-\_\-t $\ast$ $>$ $\ast$}]{thread\-List}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_a018bee9f1e342d9f349765187d89becd}


Método para liberar memória de threads. 

Este método se llama para que libere la memoria de todos los threads que se le proporcionan por argumento 
\begin{DoxyParams}{Parámetros}
{\em thread\-List} & Contenedor con los threads a liberar \\
\hline
\end{DoxyParams}
\hypertarget{class_server_acf13ac1f7fc49f28c1b1fa76eab209ab}{\index{Server@{Server}!get\-N\-Workers@{get\-N\-Workers}}
\index{get\-N\-Workers@{get\-N\-Workers}!Server@{Server}}
\subsubsection[{get\-N\-Workers}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Server\-::get\-N\-Workers (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_acf13ac1f7fc49f28c1b1fa76eab209ab}


Getter del número de threads activos. 

Devuelve el número de threads activos en ese instante, por tanto, del número de conexiones que están siendo atendidas. \hypertarget{class_server_aea36a7c64710f7d6e852a72a124b61bb}{\index{Server@{Server}!get\-Started\-Threads@{get\-Started\-Threads}}
\index{get\-Started\-Threads@{get\-Started\-Threads}!Server@{Server}}
\subsubsection[{get\-Started\-Threads}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}list$<$pthread\-\_\-t$\ast$$>$$\ast$ Server\-::get\-Started\-Threads (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_aea36a7c64710f7d6e852a72a124b61bb}


Getter de la pila de threads activos. 

Devuelve un contenedor con la lista de threads que estan activos, para terminarlos en caso de que el programa finalice prematuramente \hypertarget{class_server_a266d431df0fc72ae28a9a865e4d0aa5d}{\index{Server@{Server}!get\-Stopped\-Threads@{get\-Stopped\-Threads}}
\index{get\-Stopped\-Threads@{get\-Stopped\-Threads}!Server@{Server}}
\subsubsection[{get\-Stopped\-Threads}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}list$<$pthread\-\_\-t$\ast$$>$$\ast$ Server\-::get\-Stopped\-Threads (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_a266d431df0fc72ae28a9a865e4d0aa5d}


Getter de la pila de threads terminados. 

Devuelve un contenedor con la lista de threads que han terminado, para poder liberar la memoria que se le ha asignado \hypertarget{class_server_a74769349252c1ad61717b156e42d61d3}{\index{Server@{Server}!request\-Exit@{request\-Exit}}
\index{request\-Exit@{request\-Exit}!Server@{Server}}
\subsubsection[{request\-Exit}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void Server\-::request\-Exit (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_a74769349252c1ad61717b156e42d61d3}


Método para terminar el servidor. 

Este método inicia la secuencia de finalización del servidor \hypertarget{class_server_a0090663c66f1f371f8b1aa87c5f49623}{\index{Server@{Server}!set\-N\-Workers@{set\-N\-Workers}}
\index{set\-N\-Workers@{set\-N\-Workers}!Server@{Server}}
\subsubsection[{set\-N\-Workers}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void Server\-::set\-N\-Workers (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{int}]{n}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_a0090663c66f1f371f8b1aa87c5f49623}


Setter del número de threads activos. 

Establece el número de threads activos, para poder cambiarlo cuando alguno de los threads activos finaliza 
\begin{DoxyParams}{Parámetros}
{\em n} & Nuevo número de threads activos \\
\hline
\end{DoxyParams}
\hypertarget{class_server_aef89851f83a9bbe4459c46b6c7906e1f}{\index{Server@{Server}!start\-Server@{start\-Server}}
\index{start\-Server@{start\-Server}!Server@{Server}}
\subsubsection[{start\-Server}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void Server\-::start\-Server (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{string}]{i, }
\item[{int}]{p}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_server_aef89851f83a9bbe4459c46b6c7906e1f}


Método de inicialización del servidor. 

Incializa el servidor en el puerto e I\-P especificados para empezar a recibir conexiones entrantes 
\begin{DoxyParams}{Parámetros}
{\em i} & I\-P donde se aceptan las conexiones \\
\hline
{\em p} & Puerto donde se aceptan las conexiones \\
\hline
\end{DoxyParams}


\subsection{Documentación de los datos miembro}
\hypertarget{class_server_a690955b1e335072c061df67014a6e698}{\index{Server@{Server}!n\-Workers@{n\-Workers}}
\index{n\-Workers@{n\-Workers}!Server@{Server}}
\subsubsection[{n\-Workers}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Server\-::n\-Workers\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_a690955b1e335072c061df67014a6e698}


Contador de threads. 

\begin{DoxyVerb}Esta variable se encarga de mantener la cuenta de threads activos, por tanto, el número de conexiones que estan siendo antendidas
\end{DoxyVerb}
 simultáneamente. \hypertarget{class_server_aa9231b38adc787954a13f04372de8ed2}{\index{Server@{Server}!shutdown\-Server@{shutdown\-Server}}
\index{shutdown\-Server@{shutdown\-Server}!Server@{Server}}
\subsubsection[{shutdown\-Server}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}bool Server\-::shutdown\-Server\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_aa9231b38adc787954a13f04372de8ed2}


Variable de apagado. 

\begin{DoxyVerb}Esta variable controla el apagado del servidor, al ponerla a true, la siguiente iteración del bucle que atiende las conexiones
\end{DoxyVerb}
 no se producirá y el programa terminará. \hypertarget{class_server_af9e1a6848bdd627741b85e75777e3b45}{\index{Server@{Server}!ss@{ss}}
\index{ss@{ss}!Server@{Server}}
\subsubsection[{ss}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Socket} Server\-::ss\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_af9e1a6848bdd627741b85e75777e3b45}


\hyperlink{class_socket}{Socket} de comunicación. 

\begin{DoxyVerb}Esta variable contiene el objeto de la clase Socket que la aplicación servidor usa para poder atender las peticiones. Su función
\end{DoxyVerb}
 es quedarse escuchando el el puerto e I\-P introducidas en el fichero de configuración y crear un objeto de la clase \hyperlink{class_socket}{Socket} para cada petición de cada cliente nuevo, siendo este último objeto creado el que se usa para la comuncación. \hypertarget{class_server_a40fdc13e227f651943e0aa3757824396}{\index{Server@{Server}!started\-Threads@{started\-Threads}}
\index{started\-Threads@{started\-Threads}!Server@{Server}}
\subsubsection[{started\-Threads}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}list$<$pthread\-\_\-t$\ast$$>$ Server\-::started\-Threads\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_a40fdc13e227f651943e0aa3757824396}


Pila de threads empezados. 

Esta variable contiene una lista de threads que han empezado su ejecución. Si el programa finalizara prematuramente, se liberarían los punteros de los threads almacenados en esta pila.

{\bfseries N\-O\-T\-A\-: No se liberará la memoria asignada a los argumentos de los threads, dando lugar a memory leaks; sin embargo, esto se produciria al finalizar el programa, por tanto no es relevante.} \hypertarget{class_server_a36a18616b526f3053a1036641a62cb0a}{\index{Server@{Server}!stopped\-Threads@{stopped\-Threads}}
\index{stopped\-Threads@{stopped\-Threads}!Server@{Server}}
\subsubsection[{stopped\-Threads}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}list$<$pthread\-\_\-t$\ast$$>$ Server\-::stopped\-Threads\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_a36a18616b526f3053a1036641a62cb0a}


Pila de threads terminados. 

\begin{DoxyVerb}Esta variable contiene una lista de threads que han finalizado su ejecución. A cada iteración del bucle que atiende conexiones,
\end{DoxyVerb}
 se libera toda la memoria de los threads que hay almacenados aquí. \hypertarget{class_server_ae10d91b60157ccfcc06cc463e8443007}{\index{Server@{Server}!worker\-I\-D@{worker\-I\-D}}
\index{worker\-I\-D@{worker\-I\-D}!Server@{Server}}
\subsubsection[{worker\-I\-D}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Server\-::worker\-I\-D\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}}\label{class_server_ae10d91b60157ccfcc06cc463e8443007}


Contador de I\-D de thread. 

\begin{DoxyVerb}Esta variable contiene el ID del próximo thread que se creará, por tanto, indica el número de conexiones que han sido atendidas desde
\end{DoxyVerb}
 el inicio del servidor 

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/home/imanol/devel/eclipse/\-P\-A\-D/\-J\-Chat\-Client/src/include/\hyperlink{server_8h}{server.\-h}\end{DoxyCompactItemize}
